Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar1/ButtonRunConversion
Response OnClick () id:Response_Toolbar1_ButtonRunConversion_OnClick
{
  #keys: '[134266.0.656599666]'
  Body:
  [*
    // Start conversion
    DMF_ConvertorDataset.InitializeManualConversion();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return not isnull( DMF_ConvertorDataset )
           and DMF_ConvertorDataset.GetIsConversionNeeded( feedback );
  *]
}
