Quintiq file version 2.0
#parent: ListPRData_844
Response OnUserCheckedChanged () id:Response_ListPRData_844_OnUserCheckedChanged_613
{
  #keys: '[414384.0.798051611]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebList_OnUserCheckedChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      info( "checked 0 PRs" );
      DataHolderChecked.Data().Flush();
    *]
  }
}
