Quintiq file version 2.0
#parent: pnlCheckBoxStartClientDelay/chkStartClientDelay
Response OnUserChange () id:Response_pnlCheckBoxStartClientDelay_chkStartClientDelay_OnUserChange
{
  #keys: '[104342.0.769811122]'
  Body:
  [*
    // Toggle state of the associated UI components
    enabled := chkStartClientDelay.Checked();
    
    durMinStartClientDelay.Enabled( enabled );
    lblStartClientDelayTo.Enabled( enabled );
    durMaxStartClientDelay.Enabled( enabled );
    
    Dialog.PTF_SetDurationSelectorState( durMinStartClientDelay );
    Dialog.PTF_SetDurationSelectorState( durMaxStartClientDelay );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnUserChange'
}
