Quintiq file version 2.0
#parent: PanelKpiValues/CheckboxLastSnapshots
Response OnChanged () id:Response_PanelKpiValues_CheckboxLastSnapshots_OnChanged
{
  #keys: '[146450.0.646142000]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.RefreshUIIsLastAttribute();
      Form.FilterDataOnSelectedKpis();
      
      if( CheckboxLastSnapshots.Checked() )
      {
        ChartKpis.Visible( false );
        ChartKpisBar.Visible( true );
      }
      else
      {
        Form.AutoSelectAllSnapshots();
        ChartKpis.Visible( true );
        ChartKpisBar.Visible( false );
      }
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
