Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInterfaceTest/ButtonSynchronizeDataToMacroPlan
Response OnClick () id:Response_PanelInterfaceTest_ButtonSynchronizeDataToMacroPlan_OnClick
{
  #keys: '[414702.0.465857875]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return not isnull( GlobalOTDTable ) and not isnull( MacroPlan );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      GlobalOTDTable.SynchronizeDataToMacroPlan( MacroPlan, 
                                                 ApplicationMacroPlanner.GetUserName(),
                                                 CheckboxUnitOfMeasure_MP.Checked(),
                                                 CheckboxCustomOrder.Checked()
                                                );
      
      WebMessageBox::Success( "同步成功！", true );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
