Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[139394.1.918350030]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return InventorySpecification::ValidateInput( feedback,
                                                  sanitycheckfeedback,
                                                  guard( ddlProduct.Data(), null( Product_MP ) ),
                                                  guard( ddlStockingPoint.Data(), null( StockingPoint_MP ) ),
                                                  dsStart.Date(),
                                                  [Boolean] rbgMinLevel.BoundValue(),
                                                  ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMinInventoryLevel.Text() ), // Let default be NaN & format right feedback to indicate the field is empty
                                                  ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMinInventoryLevel.Text() ),
                                                  cbHasMaxInventory.Checked(),
                                                  [Boolean] rbgMaxLevel.BoundValue(),
                                                  ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMaxInventoryLevel.Text() ),
                                                  ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMaxInventoryLevel.Text() ),
                                                  guard( DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance(), null( InventorySpecification ) ),
                                                  true /*checkunique*/ );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // On ok
      Form.OnOK();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
