Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method EnableDisableComponents (
  Boolean isbatcheditcapacity
) id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_EnableDisableComponents
{
  #keys: '[136682.2.930243773]'
  Body:
  [*
    // Hide / unhide batch
    isbatchedit := DataHolderDialogDatas.Data().Size() > 1;
    
    cbBatchEditMaxCapacity.Visible( isbatchedit );
    isCapacityEnabled := not isbatchedit or isbatcheditcapacity;
    efMaxCapacity.Enabled( isCapacityEnabled, '' );
  *]
}
