Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method OnUserUpdateUI () id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_OnUserUpdateUI
{
  #keys: '[136682.2.930243778]'
  Body:
  [*
    // Enable disable components
    this.EnableDisableComponents( cbBatchEditMaxCapacity.Checked());
  *]
}
