Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabels (
  String uom
) id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_SetLabels
{
  #keys: '[136682.2.930243780]'
  Body:
  [*
    // uom
    uom := guard( DataHolderDialogData.Data().StockingPoint_MP().UnitOfMeasureName(), "" );
    efMaxCapacity.Label( Translations::MP_WebDesigner_MaxCapacityUOM( uom ) );
  *]
}
