Quintiq file version 2.0
#parent: PanelMetaCollapseLevel/CheckboxMetaCollapseLevel
Response OnChanged () id:Response_PanelMetaCollapseLevel_CheckboxMetaCollapseLevel_OnChanged
{
  #keys: '[151892.1.2082756295]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //On Changed - Enable/ disable MetaOptimizer components
      Form.EnableDisableMetaOptimizer( CheckboxUseMetaOptimizer.Checked(), CheckboxOverrideFirstFocusLevel.Checked(), CheckboxOverrideLastFocusLevel.Checked(), CheckboxMetaCollapseLevel.Checked() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
