Quintiq file version 2.0
Component ListUnitOfMeasurement
{
  #keys: '[122892.0.1506017377]'
  BaseType: 'List'
  Children:
  [
    Component popupList
    {
      #keys: '[122892.0.1506017378]'
      BaseType: 'popupList'
      Children:
      [
        Component PopupParent
        {
          #keys: '[514.0.129466]'
          BaseType: 'PopupParent'
          IsDerived: true
          Children:
          [
            Component MenuNew { #keys: '[122892.0.1506017382]' BaseType: 'Menu' Properties: [ Image: 'new' Shortcut: 'Ins' Text: '&New...' ] }
            Component MenuEdit { #keys: '[122892.0.1506017383]' BaseType: 'Menu' Properties: [ BindDoubleClick: true Image: 'editobject' Shortcut: 'Enter' Text: '&Edit...' ] }
            Component MenuDelete { #keys: '[122892.0.1506017384]' BaseType: 'Menu' Properties: [ Image: 'trash' Shortcut: 'Del' Text: '&Delete' ] }
            Component Menu4 { #keys: '[122892.0.1506017379]' BaseType: 'Menu' Properties: [ Separator: true ] }
            Component MenuSetAsDefaultUOM { #keys: '[122892.0.1506017380]' BaseType: 'Menu' Properties: [ Image: 'FLASH' Shortcut: 'Space' Text: '&Set as default' ] }
            Component Menu5 { #keys: '[122892.0.1506017381]' BaseType: 'Menu' Properties: [ Separator: true ] }
          ]
          Properties:
          [
            ModeledStringList ChildOrdering
            {
              c: MenuActions
              c: MenuFilter
              c: menuListQuintiqSetQuantor
              c: Menu4
              c: MenuSetAsDefaultUOM
              c: Menu5
              c: MenuNew
              c: MenuEdit
              c: MenuDelete
            }
          ]
        }
      ]
      Properties:
      [
        PosX: 2
        PosY: 25
        SizePosition: 'lt2 28 25 51'
      ]
    }
    Component GUIDataExtractor
    {
      #keys: '[122892.0.1506017386]'
      BaseType: 'GUIDataExtractor'
      Properties:
      [
        DataSet: 'MacroPlan'
        DataType: 'MacroPlan'
        PosX: 2
        PosY: 57
        SizePosition: 'lt2 28 57 83'
        Transformation: 'UnitOfMeasure_MP'
      ]
    }
    Component GUIDataSetLevel1
    {
      #keys: '[122892.0.1506017385]'
      BaseType: 'GUIDataSetLevel'
      Properties:
      [
        AutoSelectColumns: false
        Columns: 'UnitOfMesaureColumns'
        DataExtractor: 'GUIDataExtractor'
        PosX: 2
        PosY: 89
        SizePosition: 'lt2 28 89 115'
      ]
    }
    #child: ColumnTitles
  ]
  Properties:
  [
    AutoDrag: true
    BackgroundColor: 'White'
    ContextMenu: 'popupList'
    FullRowSelect: true
    NumberColumns: 0
    NumberLines: 0
    ScrollOnHighlight: true
    SelectOnHighlighted: true
    SizePosition: 'ss0 0 0 0'
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: ColumnTitles
      c: popupList
      c: GUIDataExtractor
      c: GUIDataSetLevel1
    }
  ]
  ResponseDefinitions:
  [
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListUnitOfMeasurement_Menu_OnClick
    {
      #keys: '[11518.0.212027685]'
      Initiator: 'Menu'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[11518.0.212027686]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListUnitOfMeasurement_GUIButtonBase_OnClick
    {
      #keys: '[11518.0.212027693]'
      Initiator: 'GUIButtonBase'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[11518.0.212027694]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
  ]
}
