Quintiq file version 2.0
#parent: SWF_DataHolderCurrentUser
Response OnDataChanged () id:Response_SWF_CustomDrawComponentProcessDashboard_SWF_DataHolderCurrentUser_OnDataChanged
{
  #keys: '[113694.2.1229836499]'
  Body:
  [*
    // Set current user name
    // This data holder canonly be refer/set in local component, global pointer will result in an error
    // Workaroudn to refresh the dataholder after import xml
    SWF_DataHolderCurrentUser.Data( SWF_WorkflowDataset.GetCurrentUser() );
    backupUser := shadow( SWF_WorkflowDataset.GetCurrentUser() );
    SWF_DataHolderCurrentUserBAK.Data( &backupUser );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
