Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitManualStep/DataHolderCurrentInitManualStep
Response OnDataChanged () id:Response_PanelInitManualStep_DataHolderCurrentInitManualStep_OnDataChanged
{
  #keys: '[121114.1.2064462632]'
  Body:
  [*
    // OnDataChanged for DataHolderCurrentInitManualStep
    Dialog.UpdateDialog();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
