Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UpdateInterpretationData () id:Method_DialogKpiMetaData_UpdateInterpretationData
{
  #keys: '[136398.1.659165534]'
  Body:
  [*
    // Updates the 'IsMaximized' and 'IsMinimize' attributes of the bound KpiMetaData object.
    
    data := this.DataHolderKpiMetaData().Data();
    data.IsMaximize( this.RadioButtonGroupInterpretation().BoundValue() = 'maximize' );
    data.IsMinimize( this.RadioButtonGroupInterpretation().BoundValue() = 'minimize' );
  *]
}
