Quintiq file version 2.0
#parent: PanelOperation_568/ButtonCompare
Response OnClick () id:Response_PanelOperation_568_ButtonCompare_OnClick
{
  #keys: '[412672.0.1111643148]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return isnull( dhBaseVersion.Data() ) or isnull( dhCompareVersion.Data() );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      table := LocalCell_DemandComparison::Compared( RecycleBin,MacroPlan, dhBaseVersion.Data().FilePath(),dhCompareVersion.Data().FilePath(),lBaseVersionName.Text(),lCompareVersionName.Text() );
      dhComparisonData.Data( table );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
