Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonNextComponent
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormComponentPosition_ButtonNextComponent_OnClick
{
  #keys: '[139164.0.416832172]'
  Body:
  [*
    DataHolderRun.Data().ContinueComponent();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Optimization::PreconditionExists( LibOpt_FormComponentPosition.Optimization() )
           and LibOpt_Run::PreconditionExists( DataHolderRun.Data() )
           and DataHolderRun.Data().ContinuePrecondition();
  *]
}
