Quintiq file version 2.0
#parent: ListOptimizer
Response OnClick (
  LibOpt_Optimizer selection
) id:Response_ListOptimizer_MenuRecoverLastFailedRun_OnClick
{
  #keys: '[135722.2.1498152971]'
  Body:
  [*
    selection.RecoverLastFailedRun();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListOptimizer/Responsedef_ListOptimizer_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuRecoverLastFailedRun'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_FormOptimizer.ExistsPrecondition( selection, feedback );
  *]
}
