Quintiq file version 2.0
#parent: ListOptimizer
Response OnClick (
  structured[LibOpt_Optimizer] selection
) id:Response_ListOptimizer_MenuStartDebuggingScope_OnClick
{
  #keys: '[139164.3.818286598]'
  Body:
  [*
    LibOpt_Optimizer::SetDebugScope( selection, true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListOptimizer/Responsedef_ListOptimizer_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuStartDebuggingScope'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Optimizer::SetDebugScopeAllowed( selection, true );
  *]
}
