Quintiq file version 2.0
#parent: ListLibOpt_OptimizerRunController
Response OnClick (
  LibOpt_OptimizerRunController selection
) id:Response_ListLibOpt_OptimizerRunController_MenuEditLibOpt_OptimizerRunController_OnClick
{
  #keys: '[141860.4.256135087]'
  Body:
  [*
    // Edit a LibOpt_OptimizerRunController
    dlg := construct( LibOpt_DialogOptimizerRunController );
    
    frequency := selection.GetDaemonFrequency( LibOpt_OptimizerRunController::NameAbortUnalignedControllerRuns() );
    dlg.GUIDurationSelectorDaemonInvalidRuns().Duration( frequency ); 
    
    dlg.Edit( this, selection );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListLibOpt_OptimizerRunController/Responsedef_ListLibOpt_OptimizerRunController_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuEditLibOpt_OptimizerRunController'
}
