Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonRefresh
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormStoredAlgorithms_ButtonRefresh_OnClick
{
  #keys: '[139164.3.545696858]'
  Body:
  [*
    LibOpt_StoredAlgorithm::Refresh( LibOpt_FormStoredAlgorithms.Optimization() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Optimization::PreconditionExists( LibOpt_FormStoredAlgorithms.Optimization() );
  *]
}
