Quintiq file version 2.0
Component PanelGroupGeneral
{
  #keys: '[136682.1.411680940]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component LabelSanityCheckHighestSeverity id:LabelSanityCheckHighestSeverity_715
    {
      #keys: '[136682.1.411667476]'
      BaseType: 'WebLabel'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderMacroPlanner.Data.SanityCheckHighestSeverityMsgCount'
        Taborder: 0
        Text: 'Highest severity '
        Tooltip: 'Show sanity check messages'
        Visible: false
      ]
    }
    Component LabelOptimizerStatus id:LabelOptimizerStatus_549
    {
      #keys: '[136682.1.411650933]'
      BaseType: 'WebLabel'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DropDownListScenario.Data.OptimizerStatus'
        FixedSize: false
        Taborder: 1
        Tooltip: 'Shows optimizer status'
        Visible: false
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 0
  ]
}
