Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderActiveScenario
Response OnDataChanged () id:Response_ApplicationMacroPlanner_DataHolderActiveScenario_OnDataChanged
{
  #keys: '[137862.0.53809965]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Initialize dataholders data
      ApplicationMacroPlanner.InitializeDataHolders( false /*ishome*/ );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
