Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent DialogCreateEditUOM
{
  #keys: '[139394.0.546866655]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: pnlContent
    #child: pnlActions
    Component DataHolderDialogData
    {
      #keys: '[139394.0.546866934]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'shadow[UnitOfMeasure_MP]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component DataHolderForm
    {
      #keys: '[145730.0.2002516565]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'FormUOM'
      Properties:
      [
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Alignment: 'trailing'
    EnterButton: 'btnOk'
    EscapeButton: 'btnCancel'
    ExcludeFromActiveComponent: true
    Title: 'Unit of measurement'
  ]
}
