Quintiq file version 2.0
Component PanelGeneralParameter
{
  #keys: '[145730.0.1956390607]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DurationSelectorChangeoverTime
    {
      #keys: '[145730.0.1957632701]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        CanBeNegative: false
        DataBinding: 'MacroPlan.GlobalParameters_MP.ChangeoverTime'
        Label: 'Changeover time'
        MinDuration: P0DT0H0M0S
        Taborder: 0
        Tooltip: 'A changeover occurs when switching between operations belonging to different tool groups within a unit period.'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 0
    Title: 'General'
  ]
}
