Quintiq file version 2.0
#parent: chkEnableDaemon
Response OnUserChange () id:Response_LibDEF_DialogEditIntegrationEventCleanupDaemon_chkEnableDaemon_OnUserChange
{
  #keys: '[116086.0.427207368]'
  Body:
  [*
    // enable/disable panel
    pnlIntegrationEventDeletionDaemon.Enabled( this.Checked() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnUserChange'
}
