Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetConversionInfo () id:Method_DialogCreateEditConversionFactor_SetConversionInfo
{
  #keys: '[113694.1.1032944101]'
  Body:
  [*
    // Update the conversion info in the dialog
    
    text := SelectionTargetUnitOfMeasure.Data().Name()
            + ' to 1 '
            + SelectionSourceUnitOfMeasure.Data().Name();
    
    LabelConversionInfo.Text( text );
  *]
}
