Quintiq file version 2.0
#parent: TabPageGeneral/CheckBoxBatchEditUnitOfMeasurement
Response OnChange () id:Response_TabPageGeneral_CheckBoxBatchEditUnitOfMeasurement_OnChange
{
  #keys: '[127472.0.696887734]'
  Body:
  [*
    // Toggle batchedit of unitofmeasurement
    Dialog.EnableDisableComponents( true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
