Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanelCapacitySmoothing/RadioButtonGroupIsSmoothCapacityOverAllPeriods
Response OnChange () id:Response_GroupPanelCapacitySmoothing_RadioButtonGroupIsSmoothCapacityOverAllPeriods_OnChange
{
  #keys: '[108486.2.447633781]'
  Body:
  [*
    // Enable/disable smoothing length text box
    Dialog.SetUI();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_RadioButtonGroup_OnChange'
}
