Quintiq file version 2.0
#parent: ListSupplySpecification/DataHolderSelectedSupplySpecifications
Response OnDataChanged () id:Response_ListSupplySpecification_DataHolderSelectedSupplySpecifications_OnDataChanged
{
  #keys: '[137118.0.115482145]'
  Body:
  [*
    // Set data holder new supplies
    
    Form.RefreshDataHolderNewSupply( this.Data() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
