Quintiq file version 2.0
#root
#parent: MacroPlannerWebApp
OrphanComponent FormChangeoverLossSetting
{
  #keys: '[415136.0.735611670]'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelHeader
    #child: PanelList
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'GEAR'
    Title: 'Changeover loss setting'
  ]
}
