Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[107934.0.269711128]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOBT_BenchmarkerParameter::ValidateInput( feedback,
                                                       ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorTotalThreadsAllowed.Text() ),
                                                       Dialog.Data().RunTestInstancesFromKT(),
                                                       Dialog.Data().IsAutoTunerRun(),
                                                       ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorAutotunerTolerance.Text() ),
                                                       DataHolderStrategies.Data() );
  *]
}
