Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Response OnCreated () id:Response_LibPTF_pnlTestController_OnCreated
{
  #keys: '[104342.0.396404357]'
  Body:
  [*
    // Initialize default value and columns width
    sharedRepositotyPath := LibPTF_GlobalParameters::GetSharedRepositoryPath();
    customCmdArgumentValue := CommandLine::Instance().StringArgument( "custom" );
    
    // If there is a custom defined path, we will use the custom defined path
    if( customCmdArgumentValue <> "" )
    {
      sharedRepositotyPath := customCmdArgumentValue;
    }
    
    edtSharedRepository.Text( sharedRepositotyPath );
    
    this.PTF_SetSharedRepositoryExistStatus();
    
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 0, 80 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 1, 60 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 2, 70 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 3, 70 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 4, 80 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 5, 80 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 6, 115 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 7, 115 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 8, 70 );
    lstExecutionTestScript.SetColumnWidth( 9, 70 );
    
    this.PTF_HideUIComponentsUsedForTimezoneConversion();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnCreated'
}
