Quintiq file version 2.0
#parent: ListRun
Response OnClick (
  structured[LibOpt_Run] selection
) id:Response_ListRun_MenuStopDebuggingScope_OnClick
{
  #keys: '[141860.2.808870861]'
  Body:
  [*
    LibOpt_Run::SetDebugScope( selection, false );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListRun/Responsedef_ListRun_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuStopDebuggingScope'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Run::SetDebugScopeAllowed( selection, false );
  *]
}
