Quintiq file version 2.0
#parent: PanelSeriesSelection/DataHolderSeriesSelection
Response OnDataChanged () id:Response_PanelSeriesSelection_DataHolderSeriesSelection_OnDataChanged
{
  #keys: '[146450.3.330047503]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Enable disable the Last snapshot checkbox
      Form.EnableDisableOnlyLastSnapshots();
      
      Form.RefreshSeries();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
