Quintiq file version 2.0
#parent: ListEntityTreeInPanel/DataHolderSelectedUnit
Response OnDataChanged () inherited id:Response_ListEntityTreeInPanel_DataHolderSelectedUnit_OnDataChanged
{
  #keys: '[121072.0.313235828]'
  BaseType => //ListUnitTree/Response_ListUnitTree_DataHolderSelectedUnit_OnDataChanged
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
  Enabled: false
}
