Quintiq file version 2.0
#parent: PanelCheckAll/ckbIsAllDay
Response OnChanged () id:Response_PanelHeader_144_ckbIsAllDay_OnChanged
{
  #keys: '[415136.0.1066371440]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //是否是一整天
      Form.ShowAllDay();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
