Quintiq file version 2.0
#parent: GanttChartDemandSupplyGroup
Response OnClick (
  StockingPoint_MP row
) id:Response_GanttChartDemandSupplyGroup_MenuEditDisplayIndex_OnClick_1
{
  #keys: '[108486.2.929779006]'
  Body:
  [*
    // Edit stocking point's display index
    dlg := Application.Frame().FindChildObject( 'DialogDisplayIndexStockingPoints' ).astype( DialogDisplayIndexStockingPoints );
    
    if( isnull( dlg ) )
    {
      newdlg := construct( DialogDisplayIndexStockingPoints );
      Application.Frame().ShowDialog( &newdlg );
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /GanttChartDemandSupplyGroup/Responsedef_GanttChartDemandSupplyGroup_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuEditDisplayIndex'
}
