Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitManualStep/ButtonEditKnowledge
Response OnClick () id:Response_PanelInitManualStep_ButtonEditKnowledge_OnClick
{
  #keys: '[118298.2.2040852543]'
  Body:
  [*
    // Edit knowledge table
    
    dlg := construct( dlgTableEditor );
    dlg.EditTable( DataHolderCurrentInitManualStep.Data().TableName(),
                   this,
                   DataHolderExternalMDSDefinition.Data() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    // Enable when knowledge base name is provided
    return guard( DataHolderCurrentInitManualStep.Data().TableName().Length() > 0, false );
  *]
}
