Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitManualStep/ButtonManualInitStepBack
Response OnClick () id:Response_PanelInitManualStep_ButtonManualInitStepBack_OnClick
{
  #keys: '[121114.1.2068282477]'
  Body:
  [*
    // OnClick Back Button
    previous := DataHolderCurrentInitManualStep.Data().GotoPrevious();
    
    if( not isnull( previous ) )
    {
      ListInitElement.SelectByKey( previous.Key() );
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibWiz_Wizard::CanGoToPreviousStep( DataHolderCurrentInitManualStep.Data(), feedback );
  *]
}
