Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitSequence/ButtonSkip
Response OnClick () id:Response_PanelInitSequence_ButtonSkip_OnClick
{
  #keys: '[118298.2.2050228108]'
  Body:
  [*
    DataHolderCurrentInitSequence.Data().GotoNext( false, true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    feedback := "This is the last step of initialization process";
    return guard( not DataHolderCurrentInitSequence.Data().IsLastStep(), false );
  *]
}
