Quintiq file version 2.0
#parent: pnlEndTime/durEndTimeOfDay
Response OnInputIdle () id:Response_pnlEndTime_durEndTimeOfDay_OnInputIdle
{
  #keys: '[131094.1.128259810]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnInputIdle'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Update the 'memory', but only when not all day, because otherwise it will be set to 0:00.
      if( not ckbIsAllDay.Checked() )
      {
        dhEndTimeOfDay.Data( this.Duration() );
      }
      
      Form.UpdateDuration();
    *]
  }
}
