Quintiq file version 2.0
#parent: PanelRibbon504/bComparison
Response OnClick () id:Response_PanelRibbon504_bComparison_OnClick_613
{
  #keys: '[412672.1.64851008]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      offlineTableInfo := ddlOfflinePlanTable.Data();
      macroPlan := ApplicationMacroPlanner.GetMacroPlanByMDSID( offlineTableInfo );
      opt := select( macroPlan ,NewOfflinePlanTable,table,table.SaveDateTime() = offlineTableInfo.TableSaveTime() );
      
      
      dhTable.Data( opt.Comparison( RecycleBin,Archive ));
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
