Quintiq file version 2.0
#parent: PanelCheckboxBatchUOM/ButtonImageUnitOfMeasurementWarning
Response OnClick () id:Response_PanelCheckboxBatchUOM_ButtonImageUnitOfMeasurementWarning_OnClick
{
  #keys: '[135040.0.287037512]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //do nothing, as this button serve as a 'Image'
      
      //TODO!! replace 'button' with 'Image' component for warning prompting when UOM changed
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
