Quintiq file version 2.0
#parent: PanelMaxLoadPercentage/CheckboxBatchEditMaxLoadPercentage
Response OnUserChanged () id:Response_PanelMaxLoadPercentage_CheckboxBatchEditMaxLoadPercentage_OnUserChanged
{
  #keys: '[139394.1.294894032]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // User update UI
      Form.OnUserUpdateUI( DropDownStringListTimeUnit.Text() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
