Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method InitializeComponents (
  OperationInputGroup selection
) id:Method_DialogEditOperationInputGroups_InitializeComponents
{
  #keys: '[139394.0.1485398552]'
  Body:
  [*
    // Update label
    // Hide labels for system inputs outputs
    uom := ' (' + selection.UnitOfMeasureName() + ')'
    EditFieldQuantity.Label( Translations::MP_WebDesigner_Quantity() + uom );
  *]
}
