Quintiq file version 2.0
#parent: pnlSafetyStockBatchEdit/cbBatchEditSafetyStock
Response OnUserChanged () id:Response_pnlSafetyStockBatchEdit_cbBatchEditSafetyStock_OnUserChanged
{
  #keys: '[136682.2.89572964]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Enable disabled component
      Form.cbOverrideCalculatedSafetyStock().Enabled( this.Checked(), "" );
      Form.EnableDisabledComponent( this.Checked() );
      Form.ShowHideComponent( DataHolderDialogData.Data().HasTargetInDays() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
