Quintiq file version 2.0
#parent: pnlSafetyStockBatchEdit/cbOverrideCalculatedSafetyStock_549
Response OnChanged () id:Response_pnlSafetyStockBatchEdit_cbOverrideCalculatedSafetyStock_OnChanged_593
{
  #keys: '[136682.2.89523812]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Enable disabled component
      Form.EnableDisabledComponent( this.Checked() );
    *]
  }
}
