Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method OnOK () id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_OnOK
{
  #keys: '[136682.2.930243777]'
  Body:
  [*
    // On ok
    this.ApplyChanges();
    
    data := DataHolderDialogData.Data();
    
    if ( not cbBatchEditMaxCapacity.Visible() or cbBatchEditMaxCapacity.Checked() )
    {
      StockingPointCapacity::CreateOrUpdateForStockingPointInPeriods( DataHolderDialogDatas.Data(),
                                                                      data.MaxCapacity(),
                                                                      DataHolderFromThisPeriodOnward.Data() );
    }
    
    this.Close();
  *]
}
