Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[136682.2.918950030]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return StockingPointCapacity::ValidateInput( feedback,
                                                 sanitycheckfeedback,
                                                 DataHolderDialogData.Data().StockingPoint_MP(),
                                                 DataHolderDialogData.Data().Start(),
                                                 ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMaxCapacity.Text() ),
                                                 DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance(),
                                                 true);
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.OnOK();
    *]
  }
}
