Quintiq file version 2.0
#parent: PanelPeriods/DropDownListPeriodsTo
Response OnSelectionChanged () id:Response_PanelPeriods_DropDownListPeriodsTo_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[146140.1.1416403647]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDropDownList_OnSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Check for the button period to change image / tooltip
      Form.SetPeriodsButtonImageAndTooltip();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
